<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    &lt;testcasename&gt; : MDEV-&lt;xxxx&gt; &lt;comment&gt;
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################

galera_flush :  MariaDB does not have global.thread_statistics
galera_account_management : MariaDB 10.0 does not support ALTER USER
galera_binlog_rows_query_log_events: MariaDB does not support binlog_rows_query_log_events
galera_migrate : MariaDB does not support START SLAVE USER
galera_as_master_gtid : Requires MySQL GTID
galera_as_master_gtid_change_master : Requires MySQL GTID
galera_as_slave_preordered : wsrep-preordered feature not merged to MariaDB
GAL-419 : MDEV-13549 Galera test failures
galera_var_notify_cmd : MDEV-13549 Galera test failures
galera_as_slave_replication_bundle : MDEV-13549 Galera test failures
galera_gcache_recover : MDEV-13549 Galera test failures
galera_gcache_recover_full_gcache : MDEV-13549 Galera test failures
galera_gcache_recover_manytrx : MDEV-13549 Galera test failures
galera_ssl_upgrade : MDEV-13549 Galera test failures
MW-329 : wsrep_local_replays not stable
MW-416 : MDEV-13549 Galera test failures
MW-388 : MDEV-13549 Galera test failures
MW-44 : MDEV-15809 Test failure on galera.MW-44
galera_pc_ignore_sb : MDEV-15811 Test failure on galera_pc_ignore_sb
galera_drop_database : MDEV-17421 mtr does not restart the server whose parameters were changed
galera_kill_applier : race condition at the start of the test
galera_ist_progress: MDEV-15236 galera_ist_progress fails when trying to read transfer status
pxc-421: Lock timeout exceeded
galera_sst_mysqldump_with_key : MDEV-16890 Galera test failure
galera_sst_xtrabackup-v2-options : Failed to read uuid:seqno and wsrep_gtid_domain_id from joiner script
galera_gcs_fc_limit : Timeouts
pool_of_threads: WSREP has not yet prepared node for application use
galera_var_innodb_disallow_writes : Timeout
MW-336 : nondeterministic wsrep_thread_count
galera_binlog_stmt_autoinc : MDEV-17106 Test failure on galera.galera_binlog_stmt_autoinc
galera_kill_ddl : MDEV-17108 Test failure on galera.galera_kill_ddl
galera_var_node_address : MDEV-17151 Galera test failure on galera.galera_var_node_address
galera_binlog_stmt_autoinc: MDEV-17106 Test failure on galera.galera_binlog_stmt_autoinc
galera_gc_fc_limit : MDEV-17061 Test failure on galera.galera_gc_fc_limit
galera_as_slave_replication_budle : MDEV-15785 Test case galera_as_slave_replication_bundle caused debug assertion
galera_wan : MDEV-17259: Test failure on galera.galera_wan
galera_pc_ignore_sb : MDEV-17357 Test failure on galera.galera_pc_ignore_sb
MW-328A : MDEV-17847 Galera test failure on MW-328[A|B|C]
MW-328B : MDEV-17847 Galera test failure on MW-328[A|B|C]
MW-328C : MDEV-17847 Galera test failure on MW-328[A|B|C]
query_cache : MDEV-18137: Galera test failure on query_cache
</pre></body></html>